LIBRARY WPL_DLL
EXETYPE WINDOWS
DESCRIPTION 'Window Placement Hook DLL'
CODE MOVABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA SINGLE MOVABLE
HEAPSIZE 10240
